-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  DSCT
class_probability =  0.53


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.0293939703911
cusum  =  0.26751948393
eta  =  0.738558000538
hl_amp_ratio  =  1.09138726199
kurtosis  =  0.121399176955
n_points  =  35
period  =  0.0762409142765
period_SNR  =  7.79379973988
period_log10FAP  =  -1.62254755549e-08
period_uncertainty  =  2.24746969144e-06
phase_cusum  =  0.252745150265
phase_eta  =  1.03330362461
phi21  =  0.22478763542
phi31  =  1.58145278859
quartile31  =  0.03
r21  =  0.248911617812
r31  =  0.124169132768
shapiro_w  =  0.940564751625
skewness  =  -0.550271174581
slope_per10  =  -0.215026727221
slope_per90  =  0.477681454353
stetson_k  =  0.765706497082
weighted_mean  =  14.1742060086
weighted_std  =  0.0294643242187
