-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.95


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.350333270458
cusum  =  0.277433590266
eta  =  0.463710305835
hl_amp_ratio  =  0.639484459037
kurtosis  =  -0.572523452713
n_points  =  132
period  =  0.522268186739
period_SNR  =  16.5788800663
period_log10FAP  =  -16.2688548425
period_uncertainty  =  8.41390964929e-05
phase_cusum  =  0.252692847739
phase_eta  =  0.134145725996
phi21  =  0.856678180678
phi31  =  -1.21928952973
quartile31  =  0.505
r21  =  0.409158913285
r31  =  0.252858873393
shapiro_w  =  0.91433775425
skewness  =  -0.571981978559
slope_per10  =  -0.171333301631
slope_per90  =  0.456799999811
stetson_k  =  0.836831601238
weighted_mean  =  14.3574038657
weighted_std  =  0.292043654441
