-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  T2CEPH
class_probability =  0.34


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.543644036754
cusum  =  0.270421770862
eta  =  0.983858267491
hl_amp_ratio  =  0.674044285434
kurtosis  =  -1.13676058665
n_points  =  34
period  =  1.10073693478
period_SNR  =  7.86171073896
period_log10FAP  =  -0.190926937955
period_uncertainty  =  0.000377119726872
phase_cusum  =  0.306907096752
phase_eta  =  0.832520722389
phi21  =  -1.67316660485
phi31  =  -0.402048875625
quartile31  =  0.6025
r21  =  0.170356486341
r31  =  0.0623700774055
shapiro_w  =  0.931828796864
skewness  =  -0.327052116723
slope_per10  =  -0.450615224896
slope_per90  =  0.339205959783
stetson_k  =  0.852664779225
weighted_mean  =  13.6258974359
weighted_std  =  0.396035166025
