-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.75


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.360860881823
cusum  =  0.215253432509
eta  =  0.543433407832
hl_amp_ratio  =  0.458119338216
kurtosis  =  -0.623611179911
n_points  =  76
period  =  0.367229809367
period_SNR  =  10.7667494055
period_log10FAP  =  -6.05562654845
period_uncertainty  =  3.60099836004e-05
phase_cusum  =  0.252595882921
phase_eta  =  0.56692562348
phi21  =  -0.325845340831
phi31  =  -1.32025905999
quartile31  =  0.4
r21  =  0.351189575843
r31  =  0.201250899137
shapiro_w  =  0.919488549232
skewness  =  -0.682285808419
slope_per10  =  -0.111679995898
slope_per90  =  0.377499996685
stetson_k  =  0.723454465372
weighted_mean  =  17.1138766167
weighted_std  =  0.313893439825
