-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.58


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.280492573519
cusum  =  0.276357249732
eta  =  0.440685177674
hl_amp_ratio  =  0.520044463718
kurtosis  =  -1.44521282215
n_points  =  77
period  =  0.323278893646
period_SNR  =  10.8868928945
period_log10FAP  =  -6.95150508624
period_uncertainty  =  3.34911489119e-05
phase_cusum  =  0.287676967589
phase_eta  =  0.306448130002
phi21  =  -2.72878137827
phi31  =  -3.22514619337
quartile31  =  0.45
r21  =  0.252534327243
r31  =  0.233683025526
shapiro_w  =  0.913281083107
skewness  =  -0.160997022186
slope_per10  =  -0.205516670054
slope_per90  =  0.283266776213
stetson_k  =  0.867912312181
weighted_mean  =  15.0157142857
weighted_std  =  0.237653182706
