-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.9


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.338771455181
cusum  =  0.195741380547
eta  =  0.421427351574
hl_amp_ratio  =  0.460667431405
kurtosis  =  -1.12377783487
n_points  =  153
period  =  0.530399307512
period_SNR  =  20.4528106969
period_log10FAP  =  -18.0515427215
period_uncertainty  =  7.94963008021e-05
phase_cusum  =  0.263153647267
phase_eta  =  0.253673912065
phi21  =  3.87685906713
phi31  =  4.93065093328
quartile31  =  0.53
r21  =  0.423852158149
r31  =  0.298028481796
shapiro_w  =  0.866931796074
skewness  =  -0.576045202751
slope_per10  =  -0.23691720466
slope_per90  =  0.394514183533
stetson_k  =  0.831124459159
weighted_mean  =  15.301362782
weighted_std  =  0.308680985965
