-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  CEPH_Other
class_probability =  0.39


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.272605410143
cusum  =  0.211913797922
eta  =  0.430121678113
hl_amp_ratio  =  0.766822831013
kurtosis  =  0.140527209607
n_points  =  131
period  =  1.07011882625
period_SNR  =  13.294658753
period_log10FAP  =  -11.29328668
period_uncertainty  =  0.000353174567049
phase_cusum  =  0.247251661083
phase_eta  =  0.294866502954
phi21  =  3.33523364848
phi31  =  2.14124462117
quartile31  =  0.36
r21  =  0.0451824634842
r31  =  0.171898555435
shapiro_w  =  0.958470225334
skewness  =  -0.563532591551
slope_per10  =  -0.381599999964
slope_per90  =  0.541800009087
stetson_k  =  0.793040687191
weighted_mean  =  14.5178802711
weighted_std  =  0.248419829864
