-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.99


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.270649947153
cusum  =  0.0997751366798
eta  =  0.589438319537
hl_amp_ratio  =  0.572274093543
kurtosis  =  -0.0598542955357
n_points  =  405
period  =  0.552600357871
period_SNR  =  50.4443085293
period_log10FAP  =  -51.1269640778
period_uncertainty  =  8.53938018511e-05
phase_cusum  =  0.241998153752
phase_eta  =  0.44333791449
phi21  =  0.773570201558
phi31  =  -1.30733564555
quartile31  =  0.3
r21  =  0.404797315114
r31  =  0.242697234107
shapiro_w  =  0.933096885681
skewness  =  -0.781157959434
slope_per10  =  -0.100909913618
slope_per90  =  0.166934712152
stetson_k  =  0.771506958465
weighted_mean  =  14.2280680324
weighted_std  =  0.219008621863
