-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.58


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.327140633798
cusum  =  0.339862893896
eta  =  0.51519020878
hl_amp_ratio  =  1.80336072956
kurtosis  =  -1.43426968179
n_points  =  81
period  =  0.30410588772
period_SNR  =  12.2511960396
period_log10FAP  =  -6.92263828378
period_uncertainty  =  2.87815531265e-05
phase_cusum  =  0.381582097939
phase_eta  =  0.607011485144
phi21  =  0.703330256995
phi31  =  0.175657979706
quartile31  =  0.58
r21  =  0.338446096382
r31  =  0.116350062988
shapiro_w  =  0.913878977299
skewness  =  0.106082002631
slope_per10  =  -0.10338926214
slope_per90  =  0.259105331495
stetson_k  =  0.874576632077
weighted_mean  =  14.4038114989
weighted_std  =  0.304679819076
