-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.73


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.311488723537
cusum  =  0.134655796578
eta  =  0.57714127638
hl_amp_ratio  =  0.602173219027
kurtosis  =  -1.25704396252
n_points  =  356
period  =  0.322198554693
period_SNR  =  38.35261255
period_log10FAP  =  -60.9355648301
period_uncertainty  =  2.79191845183e-05
phase_cusum  =  0.262540721006
phase_eta  =  0.122604334273
phi21  =  0.976390602261
phi31  =  1.57077573335
quartile31  =  0.47
r21  =  0.297778241747
r31  =  0.0925294362748
shapiro_w  =  0.927158117294
skewness  =  -0.248663171794
slope_per10  =  -0.0855993390957
slope_per90  =  0.099397166677
stetson_k  =  0.841395480547
weighted_mean  =  12.9824409821
weighted_std  =  0.24425048688
