-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  EB_EC
class_probability =  0.58


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.415703639395
cusum  =  0.135665556235
eta  =  1.20971345988
hl_amp_ratio  =  5.02881070975
kurtosis  =  -0.879710106246
n_points  =  90
period  =  0.217820822224
period_SNR  =  8.42302628238
period_log10FAP  =  -3.64994842347
period_uncertainty  =  1.01356796117e-05
phase_cusum  =  0.257936436882
phase_eta  =  0.824419289236
phi21  =  -2.73693950964
phi31  =  -3.79044077566
quartile31  =  0.7325
r21  =  0.162245229329
r31  =  0.0349024478442
shapiro_w  =  0.864829421043
skewness  =  0.696952492959
slope_per10  =  -0.057151589843
slope_per90  =  0.095683544801
stetson_k  =  0.720026178713
weighted_mean  =  14.8475489577
weighted_std  =  0.448101624971
