-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.96


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.249937196573
cusum  =  0.108535762169
eta  =  0.749518310012
hl_amp_ratio  =  0.541960233158
kurtosis  =  0.0385946060424
n_points  =  168
period  =  0.566809538423
period_SNR  =  17.1714035474
period_log10FAP  =  -13.5148891202
period_uncertainty  =  8.98499702135e-05
phase_cusum  =  0.21920483019
phase_eta  =  0.374380410011
phi21  =  -2.02684040103
phi31  =  -3.94998637468
quartile31  =  0.21
r21  =  0.556662553761
r31  =  0.318387614459
shapiro_w  =  0.935397148132
skewness  =  -0.786714200319
slope_per10  =  -0.254250015132
slope_per90  =  0.354274738285
stetson_k  =  0.756060998379
weighted_mean  =  13.5898205384
weighted_std  =  0.182212413425
