-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.58


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.166794744236
cusum  =  0.154045171101
eta  =  0.8110683632
hl_amp_ratio  =  0.680997484398
kurtosis  =  -0.706404954654
n_points  =  338
period  =  0.384698019455
period_SNR  =  41.4972066292
period_log10FAP  =  -37.653753603
period_uncertainty  =  4.15781876885e-05
phase_cusum  =  0.245284072734
phase_eta  =  0.606006550937
phi21  =  -1.91396811567
phi31  =  -0.765216394246
quartile31  =  0.2475
r21  =  0.36078764289
r31  =  0.223943093128
shapiro_w  =  0.977543652058
skewness  =  -0.268335802917
slope_per10  =  -0.0480872260993
slope_per90  =  0.0886720664776
stetson_k  =  0.814157235494
weighted_mean  =  17.6591729307
weighted_std  =  0.154041626283
