-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  CEPH_F
class_probability =  0.7


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.214867661915
cusum  =  0.220826202418
eta  =  0.429667601814
hl_amp_ratio  =  0.525334237944
kurtosis  =  -0.395394650708
n_points  =  69
period  =  1.20413514458
period_SNR  =  10.5823218526
period_log10FAP  =  -6.70903930287
period_uncertainty  =  0.000315094917449
phase_cusum  =  0.290448334553
phase_eta  =  0.413764142398
phi21  =  -2.2047083795
phi31  =  -0.684774781967
quartile31  =  0.17
r21  =  0.435346786955
r31  =  0.131269802463
shapiro_w  =  0.934086203575
skewness  =  -0.555055699405
slope_per10  =  -0.327844329439
slope_per90  =  0.71940000169
stetson_k  =  0.729301580044
weighted_mean  =  13.2885507246
weighted_std  =  0.146468331269
