-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.88


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.237040517573
cusum  =  0.0991173303429
eta  =  0.649196093339
hl_amp_ratio  =  1.01127485108
kurtosis  =  -1.32510420986
n_points  =  320
period  =  0.295309219647
period_SNR  =  51.9120171745
period_log10FAP  =  -56.5805887104
period_uncertainty  =  2.92443278415e-05
phase_cusum  =  0.247207765378
phase_eta  =  0.108002043302
phi21  =  -1.69107085929
phi31  =  -0.604646664811
quartile31  =  0.33
r21  =  0.191798298913
r31  =  0.0482139766733
shapiro_w  =  0.930433392525
skewness  =  -0.0274122198824
slope_per10  =  -0.11540764791
slope_per90  =  0.126441054244
stetson_k  =  0.866405551807
weighted_mean  =  14.6822914053
weighted_std  =  0.165949523781
