-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.279461426057
cusum  =  0.112010272822
eta  =  0.744180440677
hl_amp_ratio  =  0.523343095736
kurtosis  =  -0.754600437519
n_points  =  340
period  =  0.553293445467
period_SNR  =  41.7818288872
period_log10FAP  =  -40.1326446876
period_uncertainty  =  6.88090354464e-05
phase_cusum  =  0.271815499858
phase_eta  =  0.295672027904
phi21  =  0.691393557379
phi31  =  1.92700145086
quartile31  =  0.3825
r21  =  0.463144845574
r31  =  0.358466665605
shapiro_w  =  0.954945683479
skewness  =  -0.460930290155
slope_per10  =  -0.0706737598947
slope_per90  =  0.0849520600925
stetson_k  =  0.776155728547
weighted_mean  =  17.9393461658
weighted_std  =  0.248407602287
