-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  EB_ED
class_probability =  0.76


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.0539010206061
cusum  =  0.209813400204
eta  =  1.03711336226
hl_amp_ratio  =  4.6773108287
kurtosis  =  6.30855540809
n_points  =  78
period  =  0.379607840941
period_SNR  =  8.78869009892
period_log10FAP  =  -1.10815036308
period_uncertainty  =  6.27866111667e-05
phase_cusum  =  0.23525436013
phase_eta  =  1.01307229547
phi21  =  0.26362902809
phi31  =  -2.95805337337
quartile31  =  0.0375
r21  =  0.489778951559
r31  =  0.385228820564
shapiro_w  =  0.669441223145
skewness  =  2.53848219039
slope_per10  =  -0.85191045678
slope_per90  =  0.82499999553
stetson_k  =  0.535147538107
weighted_mean  =  13.5800332594
weighted_std  =  0.0653267895534
