-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.52


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.173796268418
cusum  =  0.120447703879
eta  =  0.700545345407
hl_amp_ratio  =  0.39020171668
kurtosis  =  -1.3152769122
n_points  =  266
period  =  0.258144820597
period_SNR  =  44.8140669244
period_log10FAP  =  -45.2307296348
period_uncertainty  =  1.85539503404e-05
phase_cusum  =  0.288920085196
phase_eta  =  0.0564770373937
phi21  =  1.4216113862
phi31  =  3.1436345043
quartile31  =  0.22
r21  =  0.10417715706
r31  =  0.0440034493623
shapiro_w  =  0.894300103188
skewness  =  -0.414786447885
slope_per10  =  -0.14174454959
slope_per90  =  0.168357087494
stetson_k  =  0.805328045991
weighted_mean  =  14.5929454887
weighted_std  =  0.118764112095
