-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.81


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.377286435726
cusum  =  0.12923321661
eta  =  0.533334994124
hl_amp_ratio  =  0.392133164976
kurtosis  =  -0.720724923026
n_points  =  340
period  =  0.330943027857
period_SNR  =  42.4571243999
period_log10FAP  =  -42.494388616
period_uncertainty  =  3.0772802816e-05
phase_cusum  =  0.251866379082
phase_eta  =  0.440779161725
phi21  =  0.918043349908
phi31  =  4.69231800075
quartile31  =  0.56
r21  =  0.36735321674
r31  =  0.225151464817
shapiro_w  =  0.88543587923
skewness  =  -0.737723178708
slope_per10  =  -0.040473545535
slope_per90  =  0.0639279509006
stetson_k  =  0.748704898209
weighted_mean  =  16.3974382511
weighted_std  =  0.344788420037
