-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.260112688035
cusum  =  0.264184664276
eta  =  0.438998918046
hl_amp_ratio  =  0.466731233787
kurtosis  =  -0.126053426086
n_points  =  150
period  =  0.554891109531
period_SNR  =  20.5693658668
period_log10FAP  =  -18.1060333878
period_uncertainty  =  6.57765667766e-05
phase_cusum  =  0.223986611437
phase_eta  =  0.385143684783
phi21  =  -2.25299633261
phi31  =  -1.32689693327
quartile31  =  0.3175
r21  =  0.346956551332
r31  =  0.265366274171
shapiro_w  =  0.92991989851
skewness  =  -0.786838435414
slope_per10  =  -0.138336650818
slope_per90  =  0.210395236056
stetson_k  =  0.755025124838
weighted_mean  =  16.2820327125
weighted_std  =  0.224213034823
