-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.347313123158
cusum  =  0.106189721579
eta  =  0.658875145651
hl_amp_ratio  =  0.243060407969
kurtosis  =  -0.448942075321
n_points  =  207
period  =  0.495070132831
period_SNR  =  31.5618658335
period_log10FAP  =  -29.5041720971
period_uncertainty  =  6.96575504052e-05
phase_cusum  =  0.252206259459
phase_eta  =  0.201963068254
phi21  =  -2.49226091177
phi31  =  -4.61868629832
quartile31  =  0.455
r21  =  0.340944088813
r31  =  0.219560008442
shapiro_w  =  0.851900935173
skewness  =  -0.871671504384
slope_per10  =  -0.193585182124
slope_per90  =  0.301041015006
stetson_k  =  0.715034977249
weighted_mean  =  14.1564946908
weighted_std  =  0.273504300243
