-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.308948118023
cusum  =  0.102299401833
eta  =  0.555767730201
hl_amp_ratio  =  0.419703825471
kurtosis  =  -0.543212053903
n_points  =  319
period  =  0.539086992546
period_SNR  =  40.8333600918
period_log10FAP  =  -38.4488279391
period_uncertainty  =  6.58788953435e-05
phase_cusum  =  0.239164531822
phase_eta  =  0.107789462679
phi21  =  0.864450630413
phi31  =  -1.11229160194
quartile31  =  0.39
r21  =  0.522416089599
r31  =  0.358978489762
shapiro_w  =  0.916405022144
skewness  =  -0.731028925997
slope_per10  =  -0.157677624303
slope_per90  =  0.172714772453
stetson_k  =  0.764309164715
weighted_mean  =  15.5643180767
weighted_std  =  0.25455541653
