-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.311127896535
cusum  =  0.193428223416
eta  =  0.968809855907
hl_amp_ratio  =  0.740589755991
kurtosis  =  -0.235662520582
n_points  =  368
period  =  0.487882265866
period_SNR  =  38.2166807547
period_log10FAP  =  -30.7849108769
period_uncertainty  =  6.59942477053e-05
phase_cusum  =  0.294929633399
phase_eta  =  0.840436130581
phi21  =  -2.35301748878
phi31  =  -1.49756340673
quartile31  =  0.4525
r21  =  0.4334325981
r31  =  0.267825762511
shapiro_w  =  0.986122250557
skewness  =  -0.347468010386
slope_per10  =  -0.0287431439398
slope_per90  =  0.0365766285741
stetson_k  =  0.734764050117
weighted_mean  =  18.5384326715
weighted_std  =  0.334115787111
