-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.326853327581
cusum  =  0.103887725436
eta  =  0.908555355469
hl_amp_ratio  =  0.214062349353
kurtosis  =  -0.635186200012
n_points  =  151
period  =  0.471362428069
period_SNR  =  21.6071762894
period_log10FAP  =  -17.7412103363
period_uncertainty  =  6.27847029807e-05
phase_cusum  =  0.280754790891
phase_eta  =  0.318734926166
phi21  =  -2.56776212102
phi31  =  -4.4707284929
quartile31  =  0.475
r21  =  0.377073806359
r31  =  0.266239298642
shapiro_w  =  0.858699142933
skewness  =  -0.804099985047
slope_per10  =  -0.173632071461
slope_per90  =  0.264954264626
stetson_k  =  0.709459200173
weighted_mean  =  15.9892860892
weighted_std  =  0.303023806555
