-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  EB_EC
class_probability =  0.46


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.180360041881
cusum  =  0.0780961627102
eta  =  0.945149501596
hl_amp_ratio  =  1.39004377235
kurtosis  =  -0.808350133059
n_points  =  330
period  =  0.173213975381
period_SNR  =  57.3508389992
period_log10FAP  =  -50.9878089767
period_uncertainty  =  8.46085343084e-06
phase_cusum  =  0.234089779736
phase_eta  =  0.385756409559
phi21  =  -2.85951596894
phi31  =  -2.83676499048
quartile31  =  0.21
r21  =  0.0951509223921
r31  =  0.0192543052954
shapiro_w  =  0.971482276917
skewness  =  0.292171036414
slope_per10  =  -0.0446596229976
slope_per90  =  0.0496996812348
stetson_k  =  0.846393136585
weighted_mean  =  16.991898605
weighted_std  =  0.128112088324
