-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.67


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.200069014943
cusum  =  0.25887207667
eta  =  0.427172370606
hl_amp_ratio  =  0.628817040842
kurtosis  =  -1.59182656655
n_points  =  130
period  =  0.326227883884
period_SNR  =  20.9426601747
period_log10FAP  =  -19.1814520702
period_uncertainty  =  2.84547385272e-05
phase_cusum  =  0.286701922448
phase_eta  =  0.225136120736
phi21  =  2.07316916453
phi31  =  3.97817711996
quartile31  =  0.3175
r21  =  0.0628658959909
r31  =  0.100839158417
shapiro_w  =  0.879812657833
skewness  =  -0.12036845506
slope_per10  =  -0.324403024414
slope_per90  =  0.340500008315
stetson_k  =  0.889402160582
weighted_mean  =  13.9808456973
weighted_std  =  0.15598016381
