-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.98


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.140455162519
cusum  =  0.0899000978878
eta  =  0.548957451263
hl_amp_ratio  =  1.02843502433
kurtosis  =  -1.15799801382
n_points  =  310
period  =  0.621369984083
period_SNR  =  45.1473147821
period_log10FAP  =  -48.4155375946
period_uncertainty  =  8.60027676106e-05
phase_cusum  =  0.27097667965
phase_eta  =  0.120747044661
phi21  =  1.3876544642
phi31  =  2.6226792818
quartile31  =  0.1775
r21  =  0.335702433578
r31  =  0.123626837114
shapiro_w  =  0.956158578396
skewness  =  0.0147370240724
slope_per10  =  -0.298499998171
slope_per90  =  0.336149998475
stetson_k  =  0.854333256405
weighted_mean  =  14.1080045547
weighted_std  =  0.10074654418
