-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  EB_ESD
class_probability =  0.33


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.0236429186611
cusum  =  0.279374484294
eta  =  0.755882763936
hl_amp_ratio  =  1.29181226217
kurtosis  =  -0.612695138665
n_points  =  73
period  =  0.997757078102
period_SNR  =  10.7552064438
period_log10FAP  =  -3.96184124661
period_uncertainty  =  0.000371465819447
phase_cusum  =  0.267295364896
phase_eta  =  0.839869737706
phi21  =  1.98791204369
phi31  =  5.38673134914
quartile31  =  0.03
r21  =  0.367899588316
r31  =  0.0476161987214
shapiro_w  =  0.967145860195
skewness  =  -0.0662280012289
slope_per10  =  -4.43178242619
slope_per90  =  0.768173218477
stetson_k  =  0.820583038061
weighted_mean  =  14.8515976331
weighted_std  =  0.020332828129
