-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.49


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.230168178717
cusum  =  0.141494420789
eta  =  0.53429233849
hl_amp_ratio  =  0.444300055083
kurtosis  =  -0.619064095004
n_points  =  378
period  =  0.305990088904
period_SNR  =  26.2227999576
period_log10FAP  =  -25.3734969727
period_uncertainty  =  3.63420993574e-05
phase_cusum  =  0.199186027135
phase_eta  =  1.23480146586
phi21  =  -2.78598354391
phi31  =  -5.01025288848
quartile31  =  0.4275
r21  =  0.4443441534
r31  =  0.0786422321465
shapiro_w  =  0.917453050613
skewness  =  -0.702113157476
slope_per10  =  -0.027865227648
slope_per90  =  0.0348111739837
stetson_k  =  0.785418027294
weighted_mean  =  13.9571004389
weighted_std  =  0.27478681638
