-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.86


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.310824724865
cusum  =  0.233338378655
eta  =  0.422575772465
hl_amp_ratio  =  0.25726715506
kurtosis  =  -1.16116780607
n_points  =  69
period  =  0.464526797396
period_SNR  =  9.77147485489
period_log10FAP  =  -6.43490238955
period_uncertainty  =  7.03473205751e-05
phase_cusum  =  0.398378411854
phase_eta  =  0.357692987901
phi21  =  -2.89188000694
phi31  =  -3.97104648487
quartile31  =  0.58
r21  =  0.506693217196
r31  =  0.0700652442757
shapiro_w  =  0.843194186687
skewness  =  -0.653641111302
slope_per10  =  -0.276823063037
slope_per90  =  0.194904785078
stetson_k  =  0.703374760116
weighted_mean  =  16.1592978208
weighted_std  =  0.331244247492
