-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.95


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.367193064445
cusum  =  0.142056785137
eta  =  0.611182024583
hl_amp_ratio  =  0.421580251061
kurtosis  =  -0.28081442456
n_points  =  517
period  =  0.532634460743
period_SNR  =  55.8508345021
period_log10FAP  =  -68.0047257434
period_uncertainty  =  6.40416578626e-05
phase_cusum  =  0.223143160296
phase_eta  =  0.0971351795666
phi21  =  0.765308096402
phi31  =  -1.26044664598
quartile31  =  0.47
r21  =  0.568302087551
r31  =  0.322673523524
shapiro_w  =  0.918423175812
skewness  =  -0.805560874964
slope_per10  =  -0.0910802627244
slope_per90  =  0.0913724001629
stetson_k  =  0.751671503607
weighted_mean  =  12.9201799597
weighted_std  =  0.317333875013
