-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.5


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.181746200792
cusum  =  0.17067935738
eta  =  0.612270566378
hl_amp_ratio  =  0.408837009161
kurtosis  =  -0.474975836758
n_points  =  126
period  =  0.257246266248
period_SNR  =  13.0356581931
period_log10FAP  =  -8.20270347067
period_uncertainty  =  1.49609623495e-05
phase_cusum  =  0.202473183378
phase_eta  =  0.738810932449
phi21  =  -2.85730322051
phi31  =  -4.10488276914
quartile31  =  0.27
r21  =  0.321234022446
r31  =  0.467678666542
shapiro_w  =  0.950555562973
skewness  =  -0.416081674001
slope_per10  =  -0.09562568685
slope_per90  =  0.106760001741
stetson_k  =  0.742674620362
weighted_mean  =  15.9757240705
weighted_std  =  0.176544385209
