-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.95


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.178976621996
cusum  =  0.195158249022
eta  =  0.551696637324
hl_amp_ratio  =  1.09291502578
kurtosis  =  -1.34938602327
n_points  =  344
period  =  0.320372253521
period_SNR  =  48.4787586433
period_log10FAP  =  -52.6370936337
period_uncertainty  =  2.785458161e-05
phase_cusum  =  0.268528544649
phase_eta  =  0.391361376168
phi21  =  -4.27446437375
phi31  =  -3.31520640886
quartile31  =  0.2625
r21  =  0.210528029107
r31  =  0.112205230557
shapiro_w  =  0.935310423374
skewness  =  -0.0259623095776
slope_per10  =  -0.0854518324958
slope_per90  =  0.0657218383484
stetson_k  =  0.894773129394
weighted_mean  =  13.9158722187
weighted_std  =  0.142331329261
