-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.258315628075
cusum  =  0.212182909219
eta  =  1.37300345747
hl_amp_ratio  =  0.814017563708
kurtosis  =  -0.295652364085
n_points  =  320
period  =  0.56824802571
period_SNR  =  26.186587792
period_log10FAP  =  -14.2603396086
period_uncertainty  =  8.95160742358e-05
phase_cusum  =  0.209583755091
phase_eta  =  1.25550096705
phi21  =  -2.63744293933
phi31  =  -4.48563733628
quartile31  =  0.51
r21  =  0.599388129307
r31  =  0.284112559943
shapiro_w  =  0.996077418327
skewness  =  0.00149249339921
slope_per10  =  -0.0308806914172
slope_per90  =  0.0323482346166
stetson_k  =  0.76319851403
weighted_mean  =  19.3646548659
weighted_std  =  0.370653299786
