-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.57


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.422513973839
cusum  =  0.149707952364
eta  =  1.02880359282
hl_amp_ratio  =  1.01519808676
kurtosis  =  1.56431655703
n_points  =  210
period  =  0.522292880682
period_SNR  =  23.1019844282
period_log10FAP  =  -15.8562057573
period_uncertainty  =  9.02631881819e-05
phase_cusum  =  0.229865098082
phase_eta  =  0.885849900648
phi21  =  4.12382861909
phi31  =  5.33488129236
quartile31  =  0.5425
r21  =  0.478280928989
r31  =  0.303226720144
shapiro_w  =  0.95354694128
skewness  =  0.631530556316
slope_per10  =  -0.064358693299
slope_per90  =  0.108755739852
stetson_k  =  0.808286374419
weighted_mean  =  16.6569109596
weighted_std  =  0.368781063733
