-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.61


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.211604751353
cusum  =  0.113277211443
eta  =  0.588300142245
hl_amp_ratio  =  0.677392098475
kurtosis  =  -0.291908724547
n_points  =  327
period  =  0.267952245323
period_SNR  =  37.0678016269
period_log10FAP  =  -37.0263525839
period_uncertainty  =  2.46136361417e-05
phase_cusum  =  0.228124411184
phase_eta  =  0.614898619931
phi21  =  -2.30747741307
phi31  =  -0.513091901652
quartile31  =  0.3
r21  =  0.171853129991
r31  =  0.0766536390121
shapiro_w  =  0.973524391651
skewness  =  -0.477685661941
slope_per10  =  -0.048549727638
slope_per90  =  0.0571506631924
stetson_k  =  0.810398002076
weighted_mean  =  11.7079816514
weighted_std  =  0.192104615118
