-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.67


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.254474406318
cusum  =  0.173691571301
eta  =  0.60653878077
hl_amp_ratio  =  0.43054651039
kurtosis  =  -0.701112239911
n_points  =  147
period  =  0.577594793027
period_SNR  =  18.642771642
period_log10FAP  =  -15.8612468968
period_uncertainty  =  9.42734882483e-05
phase_cusum  =  0.276042351749
phase_eta  =  0.38212348358
phi21  =  3.6432398211
phi31  =  4.32213571217
quartile31  =  0.36
r21  =  0.325554352531
r31  =  0.112502891886
shapiro_w  =  0.895996809006
skewness  =  -0.685030358025
slope_per10  =  -0.200750006673
slope_per90  =  0.617015140713
stetson_k  =  0.77304134564
weighted_mean  =  15.7673068839
weighted_std  =  0.205577315053
