-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.95


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.258969889706
cusum  =  0.0931492487214
eta  =  0.535843500397
hl_amp_ratio  =  0.690965338889
kurtosis  =  -1.02615177927
n_points  =  376
period  =  0.553902206388
period_SNR  =  45.2648980214
period_log10FAP  =  -49.3806064461
period_uncertainty  =  8.5053470138e-05
phase_cusum  =  0.25581216424
phase_eta  =  0.333219807208
phi21  =  -2.21101023449
phi31  =  -1.06434519861
quartile31  =  0.3925
r21  =  0.456426778845
r31  =  0.248377732176
shapiro_w  =  0.94170075655
skewness  =  -0.403095595805
slope_per10  =  -0.0872257197405
slope_per90  =  0.106970651019
stetson_k  =  0.850775746016
weighted_mean  =  15.5152226642
weighted_std  =  0.231248378817
