-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.309180277879
cusum  =  0.13341066078
eta  =  0.685324933285
hl_amp_ratio  =  0.449368367183
kurtosis  =  -0.475391626865
n_points  =  397
period  =  0.514200143696
period_SNR  =  46.789762693
period_log10FAP  =  -48.649005102
period_uncertainty  =  8.79626205298e-05
phase_cusum  =  0.250491022776
phase_eta  =  0.296371291607
phi21  =  -2.31888093637
phi31  =  -1.49882995553
quartile31  =  0.44
r21  =  0.422656501887
r31  =  0.329155943828
shapiro_w  =  0.926989972591
skewness  =  -0.722486455535
slope_per10  =  -0.0610244772307
slope_per90  =  0.061731824422
stetson_k  =  0.742783995235
weighted_mean  =  17.7732054221
weighted_std  =  0.29996204083
