-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.98


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.284369396695
cusum  =  0.306409529869
eta  =  0.449653017491
hl_amp_ratio  =  0.385581301834
kurtosis  =  -0.833561780032
n_points  =  147
period  =  0.568829851466
period_SNR  =  21.4635914677
period_log10FAP  =  -19.00163834
period_uncertainty  =  7.3151988281e-05
phase_cusum  =  0.270191868758
phase_eta  =  0.114641027705
phi21  =  4.01349962129
phi31  =  5.14314245541
quartile31  =  0.355
r21  =  0.416911983177
r31  =  0.305022030693
shapiro_w  =  0.925074517727
skewness  =  -0.563908478857
slope_per10  =  -0.282988338104
slope_per90  =  0.258938730254
stetson_k  =  0.77099495819
weighted_mean  =  16.9994297161
weighted_std  =  0.233772206658
