-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.304389717274
cusum  =  0.0965073851366
eta  =  0.627954908743
hl_amp_ratio  =  0.522480835829
kurtosis  =  -0.407166503286
n_points  =  395
period  =  0.547545565608
period_SNR  =  44.0725075514
period_log10FAP  =  -42.815082386
period_uncertainty  =  8.3112564924e-05
phase_cusum  =  0.255545480016
phase_eta  =  0.443259146124
phi21  =  -2.35580920112
phi31  =  -1.07421570267
quartile31  =  0.39
r21  =  0.533603611212
r31  =  0.30782065906
shapiro_w  =  0.954938769341
skewness  =  -0.603870713826
slope_per10  =  -0.0589760363397
slope_per90  =  0.0594268561837
stetson_k  =  0.748110510031
weighted_mean  =  17.6128910474
weighted_std  =  0.275712628241
