-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.75


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.324904972406
cusum  =  0.142332417033
eta  =  1.4212246117
hl_amp_ratio  =  1.12476825902
kurtosis  =  0.0122323070755
n_points  =  359
period  =  0.538584956101
period_SNR  =  30.3969929017
period_log10FAP  =  -16.426940907
period_uncertainty  =  8.04242276354e-05
phase_cusum  =  0.228371085816
phase_eta  =  1.55392744166
phi21  =  3.85848936771
phi31  =  5.01546688939
quartile31  =  0.58
r21  =  0.481791710898
r31  =  0.220097014709
shapiro_w  =  0.990071892738
skewness  =  0.235786070854
slope_per10  =  -0.0331700069088
slope_per90  =  0.0186118018654
stetson_k  =  0.782981922599
weighted_mean  =  19.0051373007
weighted_std  =  0.394875407688
