-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.344965286461
cusum  =  0.144025163811
eta  =  0.446298672376
hl_amp_ratio  =  0.420890774641
kurtosis  =  -0.747551650524
n_points  =  184
period  =  0.500764099061
period_SNR  =  22.056993539
period_log10FAP  =  -20.5076325384
period_uncertainty  =  7.12689440964e-05
phase_cusum  =  0.308096488636
phase_eta  =  0.273458698225
phi21  =  3.99705979789
phi31  =  5.05557273129
quartile31  =  0.485
r21  =  0.37296545235
r31  =  0.302054424173
shapiro_w  =  0.913234353065
skewness  =  -0.475544295202
slope_per10  =  -0.165221397217
slope_per90  =  0.189053973366
stetson_k  =  0.793434388102
weighted_mean  =  12.5627752502
weighted_std  =  0.303188148215
