-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.223523566666
cusum  =  0.15336660722
eta  =  0.66136208039
hl_amp_ratio  =  0.561898820475
kurtosis  =  -0.536988788673
n_points  =  271
period  =  0.589186552193
period_SNR  =  34.8726571138
period_log10FAP  =  -30.4441057858
period_uncertainty  =  9.54488347325e-05
phase_cusum  =  0.232955477341
phase_eta  =  0.411561204975
phi21  =  4.1422288169
phi31  =  5.34201311744
quartile31  =  0.29
r21  =  0.425904647339
r31  =  0.314832080592
shapiro_w  =  0.972844302654
skewness  =  -0.368794499396
slope_per10  =  -0.112138010516
slope_per90  =  0.11701398532
stetson_k  =  0.765436606909
weighted_mean  =  17.31014334
weighted_std  =  0.203674769766
