-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.91


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.178966157179
cusum  =  0.161796169356
eta  =  0.68422094733
hl_amp_ratio  =  1.15558265499
kurtosis  =  -1.27096533359
n_points  =  269
period  =  0.359505908038
period_SNR  =  47.1085361743
period_log10FAP  =  -41.4640889162
period_uncertainty  =  5.94716154534e-05
phase_cusum  =  0.272918968497
phase_eta  =  0.421913319001
phi21  =  2.15623277317
phi31  =  0.982324038344
quartile31  =  0.25
r21  =  0.132523850869
r31  =  0.11593237234
shapiro_w  =  0.936339199543
skewness  =  0.0780436196969
slope_per10  =  -0.119573244286
slope_per90  =  0.0612868811875
stetson_k  =  0.905292884651
weighted_mean  =  14.0023386137
weighted_std  =  0.13778007971
