-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.77


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.352469685828
cusum  =  0.136133188805
eta  =  0.424364144792
hl_amp_ratio  =  0.521279975512
kurtosis  =  -1.02842452496
n_points  =  289
period  =  0.457315549459
period_SNR  =  41.0478981121
period_log10FAP  =  -40.5837767154
period_uncertainty  =  5.70275783477e-05
phase_cusum  =  0.271390840241
phase_eta  =  0.28193079614
phi21  =  -2.48028357891
phi31  =  -2.92783424812
quartile31  =  0.53
r21  =  0.291610336143
r31  =  0.0707083116777
shapiro_w  =  0.933796703815
skewness  =  -0.44747613077
slope_per10  =  -0.0665822578782
slope_per90  =  0.122150002513
stetson_k  =  0.799750838037
weighted_mean  =  16.4601831438
weighted_std  =  0.314438835447
