-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.97


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.382354951782
cusum  =  0.0909439564232
eta  =  0.611477886389
hl_amp_ratio  =  0.215897292276
kurtosis  =  -0.340955609362
n_points  =  380
period  =  0.455568754168
period_SNR  =  44.753705715
period_log10FAP  =  -47.8301124915
period_uncertainty  =  5.75358374772e-05
phase_cusum  =  0.271792194953
phase_eta  =  0.279616427713
phi21  =  0.741034229865
phi31  =  1.6705164722
quartile31  =  0.4525
r21  =  0.430041441667
r31  =  0.302332030979
shapiro_w  =  0.834894657135
skewness  =  -0.990583571907
slope_per10  =  -0.120791208298
slope_per90  =  0.147774156408
stetson_k  =  0.699407891242
weighted_mean  =  13.898282154
weighted_std  =  0.333961781265
