-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.87


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.391707410794
cusum  =  0.106058122857
eta  =  0.529639364859
hl_amp_ratio  =  0.421189726395
kurtosis  =  -1.00206057992
n_points  =  292
period  =  0.42698374795
period_SNR  =  36.629072925
period_log10FAP  =  -37.1752547212
period_uncertainty  =  5.14810409825e-05
phase_cusum  =  0.259237675606
phase_eta  =  0.0712066714926
phi21  =  3.98311723282
phi31  =  5.22242926413
quartile31  =  0.5525
r21  =  0.491234762273
r31  =  0.340059856987
shapiro_w  =  0.918371915817
skewness  =  -0.509016309429
slope_per10  =  -0.12067720998
slope_per90  =  0.214272429317
stetson_k  =  0.793450404493
weighted_mean  =  14.748259684
weighted_std  =  0.343223529087
