-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.83


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.212015290759
cusum  =  0.170826269909
eta  =  0.598400009443
hl_amp_ratio  =  1.28745501857
kurtosis  =  -1.38166753799
n_points  =  290
period  =  0.272551203139
period_SNR  =  46.7351837752
period_log10FAP  =  -47.9752964443
period_uncertainty  =  2.02561986879e-05
phase_cusum  =  0.256263586843
phase_eta  =  0.196817132368
phi21  =  -1.63217850117
phi31  =  -3.31722544967
quartile31  =  0.31
r21  =  0.222198880515
r31  =  0.0508718676231
shapiro_w  =  0.912407279015
skewness  =  0.250851125608
slope_per10  =  -0.0746468442585
slope_per90  =  0.0727008026707
stetson_k  =  0.891976175281
weighted_mean  =  16.5656152586
weighted_std  =  0.162018302042
