-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.79


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.233697188758
cusum  =  0.145668088653
eta  =  0.569178659018
hl_amp_ratio  =  0.516821515708
kurtosis  =  -0.941172900415
n_points  =  198
period  =  0.382463922403
period_SNR  =  24.1789203012
period_log10FAP  =  -21.3852432055
period_uncertainty  =  3.191188361e-05
phase_cusum  =  0.311220033032
phase_eta  =  0.23609980564
phi21  =  1.27247711269
phi31  =  -0.0806233326814
quartile31  =  0.32
r21  =  0.36168133328
r31  =  0.232778974389
shapiro_w  =  0.946074008942
skewness  =  -0.379640127661
slope_per10  =  -0.164707394793
slope_per90  =  0.136283373703
stetson_k  =  0.788016023655
weighted_mean  =  16.0782760721
weighted_std  =  0.197948785098
